Max Factor Miracle Pure Foundation Podkład do twarzy 30ml

MAX FACTOR MIRACLE PURE FOUNDATION PODKŁAD DO TWARZY 30ml

MIRACLE PURE to pierwszy podkład poprawiający kondycje skóry od Max Factor. Podkład poprawia kondycje skóry łącząc moc substancji aktywnych, takich jak kompleks Collagen Boosting, witamina C i kwas hialuronowy w każdej kropli. Przywraca witalność i piękny wygląd zmęczonej i suchej skórze, nie obciążając jej. Zaawansowana formuła zapewnia 24-godzinne nawilżenia dając natychmiastowy efekt głębokiego nawodnienia skóry. Pobudza naturalną syntezę kolagenu i elastyny, z dnia na dzień wyraźnie poprawiając jędrność i elastyczność skóry. Formuła wzbogacona o filtr SPF30PA+++ oraz filtry UVA/UVB, chroni skórę przed negatywnymi skutkami promieniowania (UVA i UVB). Poprawa kondycji skóry została potwierdzona badaniami klinicznymi. Zapewnia natychmiastowe świetliste wykończenie oraz lekki do średniego poziom krycia. Lekka, niewyczuwalna formuła idealnie stapia ze skórą.

Podkład, który poprawia kondycję skóry łącząc moc substancji aktywnych, takich jak kompleks Collagen Boosting, witamina C i kwas hialuronowy w każdej kropli.

Poprawia jędrność i elastyczności skóry i ją nawilża.

Klinicznie potwierdzona poprawa kondycji skóry.

Zapewnia natychmiastowe świetliste wykończenie oraz lekki od średniego poziom krycia.

Ochrona SPF30PA+++ minimalizuje negatywne skutki promieniowania UVA i UVB.

Lekka i niewyczuwalna na skórze formuła, idealnie stapia się ze skórą.

Sposób użycia: Aby uzyskać efekt nieskazitelnego krycia, nałóż podkład Max Factor Miracle Pure za pomocą pędzla do makijażu lub wklep go opuszkami palców. Możesz zwiększać krycie, nakładając kolejne warstwy produktu w miejscach, które chcesz zakryć.

Artykuł Max Factor Miracle Pure Foundation Podkład do twarzy 30ml pochodzi z serwisu Pro-Fryz.pl.